Title: Abschlusstest
Course: mebis_chemie-lernprogramme.de_saeure-base_kursvorlage > Section: Abschlusstest

Dieser  - nach Ankündigung eventuell auch benotete - Abschlusstest kann nur genau einmal in maximal 30 Minuten durchgeführt werden.
Eine Wiederholung im Falle einer Unterbrechung ist nicht möglich!

Verwende für die Eingabe von Summenformeln und Reaktionsgleichungen die Ausgabe aus dem Programm
quizdidaktik.de/summenformelschreiber