Title: Technische Hilfen
Course: mebis_chemie-lernprogramme.de_aminosaeuren_proteine_kursvorlage

Gerät und Webbrowser

Zur Bearbeitung der Aufgaben in diesem Kurs wird die Benutzung eines Desktop-PCs oder eines Notebooks empfohlen. Ein Tablet oder Smartphone ist aufgrund des zu kleinen Bildschirms sowie der unzureichenden Tastatureingabemöglichkeiten ungeeignet.

Als Webbrowser sollte entweder Mozilla Firefox oder Google-Chrome verwendet werden. Der Internet-Explorer oder Safari sind schlechter geeignet.

Gleichzeitiges Öffnen mehrerer Webseiten

Damit eine neue Seite in einem neuen Tab geöffnet wird, kann man im Hauptkurs mit dem Mausrad (an Stelle der linken Maustaste) auf einen Link klicken (durch Herunterdrücken des Mausrads). Falls es kein Mausrad bzw. keine mittlere Maustaste gibt, wie dies auf vielen Netbooks der Fall ist, so kann man die linke und die rechte Maustaste gleichzeitig drücken, was die gleiche Wirkung hat wie ein Klick mit dem Mausrad.

Um mehrere Browsertabs gleichzeitig nebeneinander anzuzeigen, kann man diese mit gedrückter linker Maustaste „greifen“ und aus dem Browserfenster herausziehen, so dass man dann mehrere Browserfenster nebeneinander anordnen kann. Zwischen mehreren Fenstern kann man mit Alt+Tab hin- und herwechseln.

Alternativ kann man auch innerhalb eines Browserfensters mit Strg+Tab zum nächsten Tab wechseln und mit Strg+Umschalt+Tab zum vorherigen Tab.

Online-Periodensystem

Auf der Seite

chemie-lernprogramme.de/daten/programme/js/pse

steht ein online-Periodensystem zur Verfügung.

Eingabe von Summenformeln mit Indizes und Ladungen

Um die Indizes und Ladungen in Summenformeln (hier: Verhältnisformeln von Salzen und den darin enthaltenen Ionen und Molekülionen) auch in den Tests korrekt eingeben zu können, öffnet man in einem zweiten Browsertab

quizdidaktik.de/summenformelschreiber

und erzeugt darin die gewünschte Formel mit den korrekten hoch- und tiefgestellten Zeichen.

Der Inhalt des unteren dortigen Textfelds wird dann markiert und mit Strg+C in die Zwischenablage kopiert.

Nachdem man zur – weiterhin geöffneten Testseite – zurückgekehrt ist und den Cursor wieder in das auszufüllende Eingabefeld gesetzt hat, fügt man die Formel dann mit Strg+V aus der Zwischenablage in das Zielfeld ein.